\begin{titlepage}
\centering
{\bfseries\LARGE Pontificia Universidad Católica del Perú\par}
\vspace{0.5cm}
{\scshape\Large Facultad de Ciencias e Ingeniería \par}

\vspace{1cm}
\begin{figure}[h!]
    \centering
     \includegraphics[width=2.5in]{img/logoPUCP.png}
\end{figure}
\vspace{1cm}

\title{
    Sistema de análisis de factores que influyen en la deserción estudiantil
    universitaria usando técnicas de Aprendizaje Automático
}
{
    SISTEMA DE ANÁLISIS DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL
    UNIVERSITARIA USANDO TÉCNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
}

\vspace{1cm}

{\bf Tesis para obtener el título profesional de Ingeniera Informática}\\[1.0cm]
% {\bf Entregable Parcial 1.1}\\[1.0cm]
{\bf AUTOR}\\[0.5cm]
{Roberto Mitsuo Tokumori Terry}\\[2.0 cm]
{\bf ASESOR}\\[0.5 cm] 
{Mg. Patricia Andrea Natividad Gómez}\\[0.5 cm]

\vfill
{Lima, Mayo, 2023 \par}
\end{titlepage}

% Resumen 
% ======================================================================

% \begin{center}
%     {\bf Resumen}
% \end{center}

% [La extensión debe ser de 200 a 300 palabras, sin exceder a una página. Escriba
% en tiempo verbal presente. El resumen debe contener información sobre la
% justificación de la investigación, los objetivos o hipótesis, la teoría o
% supuestos teóricos o metodológicos en la que se sustenta, el método o
% procedimiento realizado (de ser necesario), los resultados (de ser necesario) y
% la conclusión principal.]

% [De acuerdo con el instructivo para la elaboración de documentos académicos de
% la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia
% Universidad Católica del Perú (2022), con respecto a la numeración de páginas,
% las páginas introductorias, desde el Resumen, se numeran con números romanos en
% minúscula (i, ii, iii, iv, etc.) y el documento principal se numera con números
% arábigos. La ubicación sugerida para los números de página es la parte superior
% derecha. Los márgenes superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho
% deben ser de 2.54 cm. El tipo de letra debe ser unifome en todo el documento y
% ser Times New Roman de tamaño 12 en color negro. Para las figuras, el título
% debe ir en la parte inferior de la figura, ser de tamaño 10 y debe comenzar con
% el número de la figura en cursiva, seguido del título o descripción. Mediante
% una nota se añade la cita respectiva de ser necesaria. Para las tablas, el
% título debe ir en la parte superior de la tabla, ser de tamaño 12 y debe
% comenzar con el número de tabla, en una siguiente línea debe ir el nombre o
% título de la tabla en cursiva y alineado a la izquierda. En el caso de añadir
% alguna nota a la tabla, ésta debe debe ser tamaño 10 y alineada a la izquierda.

% El documento principal será redactado con interlineado de doble espacio. Para el
% contenido de una tabla, se puede usar espacio simple o, espacio y medio. Además,
% el texto del documento debe estar justificado. Se recomienda que el documento
% principal no exceda las cien (100) páginas.]


% End of Resumen

\newpage
